-- 测试首次登录强制修改密码功能

-- 1. 查看当前所有管理员的 is_paw 状态
SELECT id, account, name, is_paw, 
       CASE is_paw 
           WHEN 0 THEN '需要修改密码' 
           WHEN 1 THEN '正常' 
           ELSE '未知' 
       END as status
FROM la_admin 
WHERE delete_time = 0;

-- 2. 设置指定管理员需要修改密码（将 ID 改为实际的管理员 ID）
-- UPDATE la_admin SET is_paw = 0 WHERE id = 1;

-- 3. 设置所有管理员需要修改密码（谨慎使用）
-- UPDATE la_admin SET is_paw = 0 WHERE delete_time = 0;

-- 4. 恢复指定管理员为正常状态
-- UPDATE la_admin SET is_paw = 1 WHERE id = 1;

-- 5. 恢复所有管理员为正常状态
-- UPDATE la_admin SET is_paw = 1 WHERE delete_time = 0;
