-- 诊单指派日志：是否标记为「继承」指派（后台人工指派时可勾选）
-- 首次执行即可；若列已存在重复执行会报错，可忽略

ALTER TABLE `zyt_tcm_diagnosis_assign_log`
ADD COLUMN `is_inherit` tinyint unsigned NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否继承指派：1=是，0=否' AFTER `related_po_create_time`;
