-- 自动分配日志菜单（挂在「数据统计」目录下，紧邻复诊接诊率）
-- 页面路径: /stats/auto_assign_log
-- 前端组件: /stats/auto_assign_log/index
-- 查询权限: stats.autoAssignLog/lists
-- 数据来源: zyt_tcm_diagnosis_auto_assign_log（定时命令 tcm:auto-assign-pending 写入）

SET @stats_root_id = (SELECT id FROM zyt_system_menu WHERE name = '数据统计' AND type = 'M' LIMIT 1);

INSERT INTO `zyt_system_menu`
    (`pid`, `type`, `name`, `icon`, `sort`, `perms`, `paths`, `component`, `selected`, `params`, `is_show`, `is_disable`, `create_time`, `update_time`)
SELECT
    @stats_root_id, 'C', '自动分配日志', '', 12,
    'stats.autoAssignLog/lists', '/stats/auto_assign_log', '/stats/auto_assign_log/index',
    '', '', 1, 0, UNIX_TIMESTAMP(), UNIX_TIMESTAMP()
FROM DUAL
WHERE @stats_root_id IS NOT NULL
  AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM zyt_system_menu WHERE perms = 'stats.autoAssignLog/lists');
