-- 诊单：复诊接诊率统计起始偏移（0=从一诊起计，1=从二诊起计…）
-- 执行前确认表前缀为 zyt_。
-- 若此前已执行过 DEFAULT 1 的版本，请改用下方 ALTER 将默认值改为 0。

ALTER TABLE `zyt_tcm_diagnosis`
    ADD COLUMN `revisit_slot_start_offset` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT 0
        COMMENT '复诊接诊率统计起始偏移：统计诊次=实单序号+偏移（0=第1笔实单计一诊，1=计二诊，2=计三诊）'
        AFTER `show_card`;
