-- 就诊卡展示开关：控制该诊单是否在小程序「统计」端的就诊卡列表中出现
-- 默认 1=展示（历史数据保持原有可见），0=不展示（统计端就诊卡直接不存在）
ALTER TABLE `zyt_tcm_diagnosis`
    ADD COLUMN `show_card` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '统计端就诊卡是否展示：1=展示 0=隐藏' AFTER `create_source`;
