-- 诊单：复诊接诊率统计起始偏移（1=从二诊起计，2=从三诊起计…）
-- 执行前确认表前缀为 zyt_。

ALTER TABLE `zyt_tcm_diagnosis`
    ADD COLUMN `revisit_slot_start_offset` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT 1
        COMMENT '复诊接诊率统计起始偏移：统计诊次=实单序号+偏移（1=第1笔实单计二诊，2=计三诊，5笔实单等价七诊）'
        AFTER `show_card`;
