-- 医生表(la_admin)新增字段：是否开启美颜功能
-- 开启后医生端（管理后台通话）才显示美颜设置入口；关闭则不显示
-- 若项目使用 zyt_ 前缀，请将 la_admin 替换为 zyt_admin 后执行

ALTER TABLE `la_admin` ADD COLUMN `enable_beauty` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否开启美颜功能：0-关闭 1-开启';
